; CHImageBufferD.def : ¶¨ÒåDLLµÄÄ£¿é²ÎÊý¡£

LIBRARY      "CHImageBufferD"

EXPORTS
    ; Äú¿ÉÒÔÔÚÕâÀïÊ¹ÓÃÏÔÊ½µ¼³ö¡£
