; CHImageBuffer.def : ¶¨ÒåDLLµÄÄ£¿é²ÎÊý¡£

LIBRARY      "CHImageBuffer"

EXPORTS
    ; Äú¿ÉÒÔÔÚÕâÀïÊ¹ÓÃÏÔÊ½µ¼³ö¡£
