IMPORTS
	McOpenDriver=MULTICAM._McOpenDriver@4
	McCloseDriver=MULTICAM._McCloseDriver@0
	McCreate=MULTICAM._McCreate@8
	McCreateNm=MULTICAM._McCreateNm@8
	McDelete=MULTICAM._McDelete@4
	McStartAcq=MULTICAM._McStartAcq@0
	McStopAcq=MULTICAM._McStopAcq@0
	McSetParamInt=MULTICAM._McSetParamInt@12
	McSetParamNmInt=MULTICAM._McSetParamNmInt@12
	McSetParamStr=MULTICAM._McSetParamStr@12
	McSetParamNmStr=MULTICAM._McSetParamNmStr@12
	McSetParamFloat=MULTICAM._McSetParamFloat@16
	McSetParamNmFloat=MULTICAM._McSetParamNmFloat@16
	McSetParamInst=MULTICAM._McSetParamInst@12
	McSetParamNmInst=MULTICAM._McSetParamNmInst@12
	McSetParamPtr=MULTICAM._McSetParamPtr@12
	McSetParamNmPtr=MULTICAM._McSetParamNmPtr@12
	McSetParamInt64=MULTICAM._McSetParamInt64@16
	McSetParamNmInt64=MULTICAM._McSetParamNmInt64@16
	McGetParamInt=MULTICAM._McGetParamInt@12
	McGetParamNmInt=MULTICAM._McGetParamNmInt@12
	McGetParamStr=MULTICAM._McGetParamStr@16
	McGetParamNmStr=MULTICAM._McGetParamNmStr@16
	McGetParamFloat=MULTICAM._McGetParamFloat@12
	McGetParamNmFloat=MULTICAM._McGetParamNmFloat@12
	McGetParamInst=MULTICAM._McGetParamInst@12
	McGetParamNmInst=MULTICAM._McGetParamNmInst@12
	McGetParamPtr=MULTICAM._McGetParamPtr@12
	McGetParamNmPtr=MULTICAM._McGetParamNmPtr@12
	McGetParamInt64=MULTICAM._McGetParamInt64@12
	McGetParamNmInt64=MULTICAM._McGetParamNmInt64@12
	McRegisterCallback=MULTICAM._McRegisterCallback@12
	McWaitSignal=MULTICAM._McWaitSignal@16
	McGetSignalInfo=MULTICAM._McGetSignalInfo@12
